en-us	...

en-us	%{total} video
ar	%{totalVideos} فيديوهات

en-us	Upload a new version of the video if your administrator enabled this setting
ar	اختر خصوصية الفيديو: عامة أو غير مدرجة أو داخلية أو خاصة

en-us	1 vCore

en-us	1.5 GB of RAM

en-us	1.5 GB of RAM should be plenty for a basic PeerTube instance, which usually takes at most 500 MB in RAM.
ar	يجب أن يكون 1/2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) كافيًا لخادم PeerTube الأساسي، والذي يستغرق عادةً 150 ميغابايت على الأكثر من ذاكرة الوصول العشوائي.

en-us	1Gbit/s upload network speed

en-us	20Mbit/s upload network speed

en-us	4 GB of RAM

en-us	4 vCore

en-us	8 GB of RAM

en-us	8 vCore

en-us	Add chapters
ar	أضِف ترجمات

en-us	Apply for an account
ar	انشئ حسابًا

en-us	Approve accounts in ~%{ days } days

en-us	At the moment, you can't deploy multiple PeerTube nodes behind a load balancer.
ar	لا يمكنك نشر عدة عقد PeerTube خلف موازن التحميل.

en-us	But some pars of PeerTube can be horizontally scaled to bypass the following limits, as described in our scalability guide:
ar	اختبر واجهة برمجة تطبيقات PeerTube REST باستخدام دليل البدء

en-us	Choose video privacy: public, unlisted, password protected, internal or private
ar	اختر خصوصية الفيديو: عامة أو غير مدرجة أو داخلية أو خاصة

en-us	Choose subtitles, playback speed or video resolution in the player settings

en-us	Communicate with the streamer and other viewers using the livechat PeerTube plugin
ar	يمكنك التحكم في تضمين مشغل بييرتيوب باستخدام واجهة برمجة تطبيقات التضمين

en-us	Communicate with your viewers using the livechat PeerTube plugin
ar	احصل على مساعدة في منتدى PeerTube

en-us	Enjoy a player with many features

en-us	Enough bandwidth to broadcast videos
ar	أريد رفع مقاطع الفيديو

en-us	Enough storage for videos
ar	أدِر مقاطع الفيديو الخاصة بك

en-us	For a more detailed guide about hardware requirements:

en-us	Hiring another developer, developing an official mobile app, promoting the PeerTube ecosystem... These are a few of the things we plan to do in 2024, on top of an exciting v7 roadmap.

en-us	If you plan to do transcoding on the same machine as the PeerTube instance:

en-us	Learn more and support Framasoft

en-us	Minimum hardware requirements:

en-us	More than %{ total }+. Add filters to find more!

en-us	PeerTube provides a privacy guide to help admins to fill their

en-us	Preview the video frame while scrubbing the progress bar

en-us	Read the scalability guide if you plan to have many users or viewers
ar	تفعيل البث المباشر لنُسختك

en-us	Recommended hardware requirements for a big instance to handle 1,000 concurrent viewers (see our blog post about our viewers stress test):

en-us	See the different chapters of the video in the progress bar

en-us	The feature is called "server redundancy" and caches your most popular videos to help serve additional viewers.
ar	تُسمى هذه الميزة "تكرار الخادم" وتقوم بتخزين مقاطع الفيديو الأكثر شهرة مؤقتًا للمساعدة في خدمة مشاهدين إضافيين.

en-us	The size of the player is automatically adjusted according to the video ratio

en-us	Transcoding can also be offloaded to other machines using remote runners.
ar	يتم تحويل الترميز البرمجية بواسطة عدّائين عن بعد

en-us	Users can export their data and reimport it in another instance (in PeerTube >= 6.1)

en-us	We're planning a great future for PeerTube!

en-us	Which sharing mechanisms do you want to enable? Just web video, or also HLS with P2P? If you want both, this will double your storage needs.
ar	ما هي آليات المشاركة التي تريد تمكينها؟ فقط WebTorrent ، أم أيضًا HLS مع p2p؟ إذا كنت تريد كلاهما ، فسيؤدي ذلك إلى مضاعفة احتياجات التخزين الخاصة بك.